queridos amigos la verdad que agradezco la confian...

queridos amigos la verdad que agradezco la confianza dada en mi me siento muy orgulloso de integrar este plantel y doy garcias a dios de haberme dado cuenta de el error que iva a cometer si me iva del equipo la verdad pido disculpas, gracias por ser como son prometo dejar todo en la cancha (mientras no me raspe como el otro dia esa no la hago mas jajaja) creo que realmente somos un muy lindo